CONTENIDO

8.    Límites permisibles

LISTA  DE TABLAS

Tabla 7. Valores límites permisibles para la exposición a vibraciones mano-brazo en cualquiera de los ejes X, Y, Z.

8.     LÍMITES PERMISIBLES

Debido a que en Colombia no se han dictado normas acerca de los valores límites permisibles para vibraciones por parte del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2400 de 1979 se toman los valores establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos – ACGIH, cuando en el país no exista norma específica acerca del tema.

En este caso se toman las tablas adaptadas según la norma ISO 2631 y 5349, sobre los valores límites permisibles para cuerpo entero y para mano-brazo respectivamente de acuerdo al eje X, Y o Z.

8.1 VIBRACIONES CUERPO COMPLETO

Para cuantificar las vibraciones de cuerpo completo, la norma no establece los límites de exposición a vibraciones sino que determina los métodos de evaluación en relación con la salud humana, el confort y la percepción de las vibraciones y la incidencia del “mal de transporte”.

Define los métodos para la medición de vibraciones de cuerpo entero periódicas, aleatorias y transitorias. Se definen los siguientes rangos:

- Para la salud, el confort y la percepción: Entre 0,5 Hz a 80 Hz.

- Para la cinetosis (trastornos provocados por el movimiento): Entre 0,1 Hz a 0,5 Hz.

8.2 VIBRACIONES MANO – BRAZO

Tabla 7. Valores límites permisibles para la exposición a vibraciones mano-brazo en cualquiera de los ejes X, Y, Z.

TRANSMITIDAS EN LOS TRABAJADORES POR MÁQUINAS,Fuente: IZQUIERDO, Juan P. DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VIBRACIONES

HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y SUS POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD EN EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO CALI. SANTIAGO DE CALI. 2012.

A. Tiempo que la vibración total penetra en la mano cada día de manera continua o intermitente.

B. Usualmente uno de los ejes de vibración domina sobre los dos restantes. Se toma el valor más desfavorable.