CONTENIDO

7. Límites permisibles

LISTA DE TABLAS

Tabla 3. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano

Tabla 4. Efectos de la electricidad según la intensidad de corriente – corriente alterna, baja frecuencia

Tabla 5. Tiempo que puede causar la muerte por efectos de la electricidad

7.     LÍMITES PERMISIBLES

La corriente eléctrica con cualquier intensidad presenta algún efecto en el cuerpo humano, sin embargo existen factores que alteran estos resultados. A continuación se presentan rangos establecidos de intensidad de corriente con sus respectivos efectos.

Tabla 3. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano

Fuente: DEPARTAMENTO DE SALUDY SERVICIOS HUMANOS. Seguridad Eléctrica.  Disponible en: http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2009-113_sp/pdfs/2009-113_sp.pdf

Tabla 4. Efectos de la electricidad según la intensidad de corriente – corriente alterna, baja frecuencia

Fuente: RIESGOS ELÉCTRICOS. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. P 4. [PDF]. Disponible en: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_electricos.pdf

Tabla 5. Tiempo que puede causar la muerte por efectos de la electricidad

Fuente: RIESGOS ELÉCTRICOS. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. P 5. [PDF]. Disponible en: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_electricos.pdf