CONTENIDO

6. Patologías

7. Límites permisibles

7.1.     Vida útil

LISTA DE TABLAS

Tabla 2. Vida útil de los bienes físicos – Sector Sanitario.

6.    PATOLOGÍAS

Lo riesgos mecánicos no generan enfermedades laborales a corto plazo, son una fuente potencial de accidentes laborales que pueden dejar lesiones temporales, permanentes e incluso provocar la muerte. Por lo tanto las patologías que se llegasen a presentar se vuelven muy específicas dependiendo de la zona que haya sido afectada durante el accidente.

7.    LÍMITES PERMISIBLES

7.1. VIDA ÚTIL

La vida útil es el tiempo durante el cual un elemento, contablemente un activo, puede ser utilizado pudiendo generar rentabilidad para quien lo utilice.

Las familias de activos tienen establecido un tiempo límite para su uso dependiendo de su velocidad de depreciación. De manera global, las máquinas cuentan con una vida útil de 10 años, sin embargo el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha fijado una tabla de vida útil para bienes físicos del activo inmovilizado, la cual detalla esta información de acuerdo al sector económico al que pertenece.

Tabla 2. Vida útil de los bienes físicos – Sector Sanitario

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. Tabla de vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado. Disponible en: http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/bienes_f.htm

Los activos fijos se encuentran agrupados por familias de activos (edificaciones, maquinaria y equipos, vehículos, etc.) para cada sector.