1. PLAN DE CONTINGENCIAS.

1.1. ALCANCE

Proveer información sobre los sistemas, lugares, medidas, limitantes técnicos y limitantes físicas del Plan de Contingencias.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1.  Objetivo general

Proteger, salvaguardar y recuperar los dos principales activos de una organización: Recurso Humano (Trabajadores y comunidad den general) y la información.

1.2.2. Objetivos específicos

- Análisis de riesgos a los cuales pueda estar expuesta la entidad y sus recursos.

- Identificar los recursos necesarios para ejecutar las acciones definidas por este plan, con el fin de realizar actividades de prevención y mitigación.

- Salvaguardar la integridad física de todos los trabajadores y la comunidad en general.

- Restaurar y recuperar en forma eficiente todos los recursos y procedimientos de la entidad en forma rápida, eficiente y con el menor costo y pérdidas posibles.

- Definir el proceso para probar y mantener este plan y entrenamiento para equipos de contingencia de la organización.

- Proporcionar a una herramienta que le permita garantizar el funcionamiento de la tecnología informática y la recuperación en el menor tiempo posible de cualquier falla que interrumpa el servicio.

1.2.3. Contenido del plan de contingencias

- Lista de números telefónicos de servicios auxiliares y de familiares del personal que labora en la dependencia. (Medevac)

- Prioridades, responsabilidades y procedimientos para el plan de contingencias.

- Diagramas de instalaciones.

- Copias de seguridad.

1.2.4. Documentos necesarios previos a las contingencias.

- Contar con una copia del inventario del mobiliario y equipo existente. (inventario de equipos de emergencia)

- Contar con un listado de configuraciones del equipo de cómputo y telecomunicaciones que reside en el área.

- Contar con documentación al día de contratos de mantenimiento de infraestructura.

1.3. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Acciones Preventivas generales

- Capacitar a todos los trabajadores. como mitigar y prevenir una situación de emergencia y cómo reaccionar ante ella si llegase a presentarse.

- Sacar respaldos de información de las Dependencias.

- Apagar y desconectar equipos de cómputo y comunicaciones.

- Colocar los equipos, documentos y objetos corto pulsante en los cajones posterior a esto asegurarlos.

- Alejar los equipos de las ventanas o de alguna posible entrada de viento o agua.

- Verificar el funcionamiento de servicios de respaldo, tales como: hidrantes en funcionamiento, extinguidores cargados, en su caso.

- Contar con impermeables, lámparas de emergencia, cinta.

- Contar con línea telefónica analógica y teléfono analógico que no requiera alimentación eléctrica.

- Mantener los teléfonos celulares cargados.

- Tener impreso los directorios del personal de emergencia

- Tener los vehículos con combustible.